 -1.270100927E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.935000E+00  dx in pixels
 -2.877640E+01  dy in pixels
      1.017380  scalx
      1.018247  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
