 -1.312707776E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.408900E+00  dx in pixels
 -3.003530E+01  dy in pixels
      1.014787  scalx
      1.021999  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
