 -1.002283436E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.172037E+00  dx in pixels
 -3.100189E+01  dy in pixels
      1.016004  scalx
      1.021217  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
