 -1.283524136E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.128400E+00  dx in pixels
 -2.910150E+01  dy in pixels
      1.018191  scalx
      1.018814  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
