 -1.321569251E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.740100E+00  dx in pixels
 -2.960860E+01  dy in pixels
      1.016033  scalx
      1.021791  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
