 -1.317454793E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.396100E+00  dx in pixels
 -2.956150E+01  dy in pixels
      1.012866  scalx
      1.024777  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
