 -1.009314429E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.684594E+00  dx in pixels
 -3.331273E+01  dy in pixels
      1.016149  scalx
      1.021010  scaly
       300.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
