 -9.770111800E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.467676E+00  dx in pixels
 -3.334054E+01  dy in pixels
      1.018333  scalx
      1.015195  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
