 -1.301694280E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.737200E+00  dx in pixels
 -3.157720E+01  dy in pixels
      1.020672  scalx
      1.013408  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
