 -1.300138473E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.115600E+00  dx in pixels
 -3.016200E+01  dy in pixels
      1.016804  scalx
      1.017852  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
