 -9.910479330E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.835379E+00  dx in pixels
 -3.394098E+01  dy in pixels
      1.015530  scalx
      1.021249  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
