 -1.276505540E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.388600E+00  dx in pixels
 -3.344710E+01  dy in pixels
      1.017116  scalx
      1.019644  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
