 -1.302690403E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.386900E+00  dx in pixels
 -3.225960E+01  dy in pixels
      1.016892  scalx
      1.019362  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
