 -1.048474614E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.878113E+00  dx in pixels
 -3.455921E+01  dy in pixels
      1.013991  scalx
      1.023109  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
