 -1.339440719E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.158800E+00  dx in pixels
 -3.219260E+01  dy in pixels
      1.014230  scalx
      1.022803  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
