 -1.336381219E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.919200E+00  dx in pixels
 -3.364850E+01  dy in pixels
      1.014771  scalx
      1.021708  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
