 -1.067623849E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.924234E+00  dx in pixels
 -3.292486E+01  dy in pixels
      1.014311  scalx
      1.023041  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
