 -1.341986749E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.331100E+00  dx in pixels
 -3.124340E+01  dy in pixels
      1.015969  scalx
      1.021753  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
