 -1.076190366E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.119383E+00  dx in pixels
 -3.389992E+01  dy in pixels
      1.013462  scalx
      1.023836  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
