 -1.231278496E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.061200E+00  dx in pixels
 -3.350320E+01  dy in pixels
      1.017959  scalx
      1.018630  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
