 -1.035047411E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.439532E+00  dx in pixels
 -3.525932E+01  dy in pixels
      1.015355  scalx
      1.021137  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
