 -1.316622411E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.208800E+00  dx in pixels
 -3.429380E+01  dy in pixels
      1.017550  scalx
      1.018906  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
