 -1.365053636E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.460800E+00  dx in pixels
 -3.151790E+01  dy in pixels
      1.010140  scalx
      1.027819  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
