 -1.009583181E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.044350E+00  dx in pixels
 -3.312919E+01  dy in pixels
      1.014273  scalx
      1.022001  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
