 -1.309489581E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.096300E+00  dx in pixels
 -3.134300E+01  dy in pixels
      1.016382  scalx
      1.020192  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
