 -1.334688337E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.275900E+00  dx in pixels
 -3.140400E+01  dy in pixels
      1.015455  scalx
      1.021323  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
