 -1.059062810E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.429194E+00  dx in pixels
 -3.635093E+01  dy in pixels
      1.014551  scalx
      1.022281  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
