 -1.331038610E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.440700E+00  dx in pixels
 -2.882040E+01  dy in pixels
      1.016391  scalx
      1.020623  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
