 -1.342355419E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.594900E+00  dx in pixels
 -2.655020E+01  dy in pixels
      1.015696  scalx
      1.022305  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
