 -1.006353804E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.094771E+00  dx in pixels
 -3.334661E+01  dy in pixels
      1.019275  scalx
      1.015701  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
