 -1.306783204E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.340900E+00  dx in pixels
 -3.074560E+01  dy in pixels
      1.021232  scalx
      1.014100  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
