 -1.003782970E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.640382E+00  dx in pixels
 -3.518050E+01  dy in pixels
      1.015729  scalx
      1.020720  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
