 -1.296245010E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.580800E+00  dx in pixels
 -3.038750E+01  dy in pixels
      1.014762  scalx
      1.022414  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
