 -9.480334460E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.775418E+00  dx in pixels
 -3.275340E+01  dy in pixels
      1.015418  scalx
      1.021847  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
