 -1.238860933E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.115400E+00  dx in pixels
 -3.218530E+01  dy in pixels
      1.016389  scalx
      1.020486  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
