 -1.021727289E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.630190E+00  dx in pixels
 -3.349258E+01  dy in pixels
      1.013661  scalx
      1.024255  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
