 -9.970980520E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.705641E+00  dx in pixels
 -3.238158E+01  dy in pixels
      1.014010  scalx
      1.024621  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
