 -1.303943252E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.226800E+00  dx in pixels
 -2.972160E+01  dy in pixels
      1.015447  scalx
      1.022315  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
