 -1.252780534E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.256600E+00  dx in pixels
 -3.520200E+01  dy in pixels
      1.017465  scalx
      1.019454  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
