 -1.345794972E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.706100E+00  dx in pixels
 -3.374780E+01  dy in pixels
      1.014716  scalx
      1.022287  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
