 -1.334401105E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.495700E+00  dx in pixels
 -3.351380E+01  dy in pixels
      1.015441  scalx
      1.021452  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
