 -1.345793292E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.852400E+00  dx in pixels
 -3.446080E+01  dy in pixels
      1.015316  scalx
      1.021749  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
