 -9.669774760E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.417966E+00  dx in pixels
 -3.653049E+01  dy in pixels
      1.015510  scalx
      1.021372  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
