 -1.255839876E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.445600E+00  dx in pixels
 -3.596560E+01  dy in pixels
      1.016968  scalx
      1.019929  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
