 -1.010020884E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.952664E+00  dx in pixels
 -3.503688E+01  dy in pixels
      1.015185  scalx
      1.021957  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
