 -1.287985584E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.998200E+00  dx in pixels
 -3.267980E+01  dy in pixels
      1.017151  scalx
      1.020327  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
