 -1.243323944E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.745000E+00  dx in pixels
 -3.097770E+01  dy in pixels
      1.016689  scalx
      1.020478  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
