 -1.047280308E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.296911E+00  dx in pixels
 -3.568399E+01  dy in pixels
      1.013817  scalx
      1.023180  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
