 -1.340240408E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.373300E+00  dx in pixels
 -3.231880E+01  dy in pixels
      1.015633  scalx
      1.021640  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
