 -1.001521308E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.830996E-02  dx in pixels
  1.965784E-02  dy in pixels
      1.023188  scale x
      1.025930  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
